%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Thin Formal Letter
% LaTeX Template
% Version 2.0 (7/2/17)
%
% This template has been downloaded from:
% http://www.LaTeXTemplates.com
%
% Author:
% Vel (vel@LaTeXTemplates.com)
%
% Originally based on an example on WikiBooks 
% (http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX/Letters) but rewritten as of v2.0
%
% License:
% CC BY-NC-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%----------------------------------------------------------------------------------------
%	DOCUMENT CONFIGURATIONS
%----------------------------------------------------------------------------------------

\documentclass[12pt]{article} % 10pt font size default, 11pt and 12pt are also possible
\pagenumbering{gobble}	% disable page numbers
\usepackage{setspace}	% for line spacing
\onehalfspacing			% set line spacing to 1.5x
\usepackage{graphicx} 	% Required for inserting images
% \usepackage{subfig}
\usepackage{geometry} 	% Required for adjusting page dimensions

\usepackage[ngerman]{babel} % for german local formatting

\usepackage{array}	 	% for tables
\usepackage{booktabs}
\usepackage{makecell}


%\longindentation=0pt % Un-commenting this line will push the closing "Sincerely," to the left of the page

\geometry{
	paper=a4paper, 
	top=1.5cm, % Top margin
	bottom=1.5cm, % Bottom margin
	left=2.5cm, % Left margin
	right=2.5cm, % Right margin
	%showframe, % Uncomment to show how the type block is set on the page
}

\usepackage[T1]{fontenc} % Output font encoding for international characters
\usepackage[utf8]{inputenc} % Required for inputting international characters

\usepackage{stix} % Use the Stix font by default

\usepackage{microtype} % Improve justification

\begin{document}

\begin{center}
	\textbf{Zustimmungserklärung zur Anbringung einer steckerfertigen Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlage} \\
	Oberer Heidenweg 49a TOP 3
\end{center}

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, dass vom Änderungswerber an der in Abbildungen \ref{fig:Anbringung_PV1} und \ref{fig:Anbringung_PV2} dargestellten Position eine steckerfertige Photovoltaik-Kleinsterzeugungsanlage angebracht werden darf. \\
Dieses Dokument wurde am unten angeführten Datum den Miteigentümerinnen und Miteigentümern im Sinne des \S 24 (5) Wohnungseigentumsgesetz zugänglich gemacht. Damit gilt nach \S 16 (5) zwei Monate nach unten angeführtem Datum die Zustimmung zur Änderung als erteilt, wenn nicht bis zum Ablauf dieser Frist ein Widerspruch in Form eines eingeschriebenen Briefes oder in dauerhaft elektronisch speicherbarer Form an den Änderungswerber einlangt, in dem die Beeinträchtigung der schutzwürdigen Interessen des widersprechenden Miteigentümers oder der widersprechenden Miteigentümerin argumentiert wird.


\begin{center}
\begin{tabular}{|l|c|c|}
\hline
\makecell[c]{\textbf{Name}} & \textbf{\qquad Datum \qquad} & \textbf{\qquad Unterschrift zur Zustimmung \qquad} \\
\hline
MMag. Bieche Martina &  &  \\
\hline
DI Brantegger Georg &  &  \\
\hline
\makecell[l]{Mag. Huber Nina, \\DI(FH) Huber Thomas}  &  &  \\
\hline
\makecell[l]{Bueldar GmbH} &  &  \\
\hline
Mag. Marcher Norbert &  &  \\
\hline
Mayer Lucas &  &  \\
\hline
Mersi Annemarie &  &  \\
\hline
Dr. Rangetiner Barbara &  &  \\
\hline
Dr. Rauch Christoph &  &  \\
\hline
Richter Ramona &  &  \\
\hline
Mag. Stifter-Lindner Marlis &  &  \\
\hline
\makecell[l]{Mag. Stotter Christine,  \\Dr. Stotter Hubert} &  &  \\
\hline
\makecell[l]{Sucher Tanja,  \\Sucher Andreas} &  &  \\
\hline
Dkfm. Uzat Rolf Kurt &  &  \\
\hline
 &  &  \\
\hline
Josef Willroider GmbH &  &  \\
\hline
\end{tabular}
\end{center}

\vspace{1\baselineskip}

Datum der Inkenntnissetzung:

\vspace{1\baselineskip}
Bestätigung der Inkenntnissetzung: 

 
\pagebreak

\appendix
\section{Abbildungen}

\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.88\textwidth]{pictures/Rendering_mit_Kleinst_PV.png}
    \caption{Anbringungsposition der steckerfertigen Kleinsterzeugungsanlage im Kontext des Gesamtobjekts}
    \label{fig:Anbringung_PV1}
\end{figure}

\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.88\textwidth]{pictures/Terrasse_mit_Kleinst_PV.png}
    \caption{Anbringungsposition der steckerfertigen Kleinsterzeugungsanlage an der Fassade}
    \label{fig:Anbringung_PV2}
\end{figure}

\end{document}
